"INITIALIII"
"Baud Rate","1200"
"Parity","N"
"Data Bits","8"
"Stop Bits","1"
"Echo","N"
"Messages","N"
"Strip #1","000"
"Replace #1","0"
"Strip #2","0"
"Replace #2","0"
"Strip #3","0"
"Replace #3","0"
"Pacing p=",""
"Logged Drive","C:"
"Margin Width","70"
"Macro Dly Time","3.0"
"Macro Dly Char","~"
"Macro Separator","|"
"C/R Subst.","}"
"Snd LF (term'l)","N"
"Screendump File","C:DMP.PCT"
"Redial Delay","5"
"Connect Prompt","CONNECT"
"Line 25 Help","Y"
"Foreground","14"
"Background","1"
"High Inten.","15"
"Print Port","LPT1:"
"Print Init",""
"Print Width","80"
"Comm. Port","COM1:"
"Comm. Init.",",CS,DS"
"Modem Init.",""
"Modm Init Cntd",""
"Modem De-init.",""
"Rsvd",""
"Rsvd",""
"Rsvd",""
"Rsvd",""
"Rsvd",""
"INITIALIII"
